)c / A (GeV/ Tp 0.5 1 1.5 2 2.5 3

)^3c / ^2

(GeV 2B

3-10

2-10

Data Default String Melting

= 2.76 TeV NNs ALICE 20-40% Pb-Pb

)c /A (GeV/ Tp 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Data/Model

0.5 1 1.5 2 Default String Melting